HADRON

END PLUG HADRON

END PLUG EM

CENTRAL EM

END WALL HADRON z

CentralTrackingChamber

Vertex Tracking Chamber CENTRALHADRON

Solenoid

h = 0.9 h = 2.4 CES

EM

Forward (Not-To-Scale)

h = 4.2

CPR

CDF Detector

CENTRAL MUON

CENTRAL MUON UPGRADE

STEEL ABSORBER h = 0

SVX Silicon Vertex Detector

Central Muon Extension

INTERACTION POINT